=== Модули данных

Если содержательная часть ЭУР представлена в виде одного или нескольких модулей данных (МД), то их обозначение выполняют согласно ГОСТ Р 2.601 или других документов по стандартизации, регламентирующих систему нумерации и кодирования структурных элементов ЭД примени­тельно к конкретному виду изделий ВТ. В обозначении МД, разрабатываемых для использова­ния только в ЭУР, коду места расположения присваивают код «Т».

==== Типовые элементы МД

К типовым элементам МД относят:

* группы надписей;
* названия;
* таблицы;
* рисунки и мультимедийные объекты;
* активные участки рисунков и мультимедийных объектов;
* маркировку изменений;
* ссылки;
* перечни;
* предварительные требования и требования после завершения работ;
* текстовые элементы;
* общие сведения.

Правила выполнения типовых элементов МД — согласно ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р 2.610.

