== Введение

Введение электронного иллюстрированного каталога изделий (далее ЭКИ), как правило, содержит:

* назначение и состав ЭКИ;
* порядок пользования ЭКИ;
* принцип и правила расположения сборочных единиц и деталей по разделам ЭКИ;
* пояснение условных обозначений, принятых в ЭКИ;
* перечень серий и модификаций изделия, на которые выпущен ЭКИ.