== Указатель перекрестных ссылок

Указатель перекрестных ссылок в ЭКИ служит для ускорения поиска изделий в ЭКИ по их рек­визитам при использовании ЭКИ в бумажной форме. 

Если предполагается применение печатного пред­ставления ЭКИ, то в этом случае указатель будет оформлен в виде таблицы. 

При использовании ЭКИ в электронной форме возможна замена указателя функцией поиска. 

Номенклатура граф (отображаемых на экране и в печатном представлении) будет задана по необ­ходимости.

В указателе перекрестных ссылок должны быть перечислены все изделия, включенные в ЭКИ.

Указатель перекрестных ссылок будет содержать:

* обозначение изделия;
* номенклатурный номер (при необходимости);
* номер раздела (подраздела, пункта);
* обозначение (номер) иллюстрации раздела (подраздела, пункта);
* номер позиции на иллюстрации;
* применяемость.

В указателе перекрестных ссылок обозначения изделий будут размещены в алфавитном порядке (для русского или латинского алфавита), для цифр — в последовательности от 0 до 9.

В элементах данных «Раздел, подраздел, пункт», «Иллюстрация», «Позиция» по каждому обозна­чению детали будут указаны все разделы, подразделы, пункты, иллюстрации и позиции, в которых имеется данная деталь в ЭКИ. 

Для изделий, по которым были внесены изменения, в элементе данных «Количество в сборочной единице» будет помещаться сокращение «И» (внесено изменение), а в квадратных скобках будет указан номер изменения.

Электронная система отображения будет позволять перемещаться по ссылкам из указателя на соответствующие иллюстра­ции, просматривать дополнительные иллюстрации-вставки и соответствующие позиции в перечне изде­лий.

Указатель перекрестных ссылок для облегчения организации поиска изделий в ЭКИ может быть разделен на две части — алфавитную и цифровую, в зависимости от первого символа в обозначе­нии изделия (соответственно буквы или цифры). В этом случае последовательность размещения в ука­зателе будет следующая: алфавитная часть, цифровая часть.

*Пример выполнения указателя (Вариант 1)*
[cols="1,1,1,1,1,1"]
|===
.2+|Обозначение
.2+|Наименование
.2+|Раздел, подраздел, пункт 
2+|Номер
.2+|Применяемость
|рисунка 
|ПОЗИЦИИ

|АБВГ.732201.002
|Кронштейн
|21-20-10
|14
|6
|32643

|
|
|21-40-20
|3
|9
|32643

|АБВГ.732201.004
|Кронштейн
|21-20-10
|14
|6

|
|
|21-40-20
|3
|8

|АБВГ.733211.001
|Подкос (лев.)
|38-30-70
|25
|—

|АБВГ.301311.001
|Подкос опоры (прав.)
|38-30-70
|25
|5

|АБВГ.301311.002
|Подкос опоры (лев.)
|38-30-70
|25
|8

|АБВГ.301712.001
|Ферма подкоса (прав.)
|38-30-70
|25
|6

|АБВГ.301712.002
|Ферма подкоса (лев.)
|38-30-70
|25
|12
|===
