= Интерактивное электронное техническое руководство: ВГИП.161469.004РЭ
(проспект)
:doctype: book
:chapter-signifier:
:toc: left
:toclevels: 3
:toc-title: Оглавление
:sectnums:
:title-page:

include::Описание и работа.adoc[]

include::Использование по назначению.adoc[]

include::Техническое обслуживание.adoc[]

include::Текущий ремонт.adoc[]

include::Хранение.adoc[]

include::Утилизация.adoc[]
