=== Использование по назначению

==== Предельные режимы эксплуатации

В теме «Предельные режимы эксплуатации» будут приведены те технические характеристики изделия, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к выходу изделия из строя. Эти характеристики с указанием их количественных значений будут изложены в порядке, соответствующем последовательности этапа использования изделия по назначению.

Все ограничения, помещаемые в данном разделе, будут обеспечивать возможность их контроля обслуживающим персоналом.

==== Подготовка изделия к использованию по назначению

В теме «Подготовка изделия к использованию по назначению» будут приведены указания по проверке и приведению изделия к использованию по назначению.

Тема будет разделена на блоки, в которых будут изложены:

* меры безопасности при подготовке изделия;
* правила и порядок заправки изделия ГСМ с указанием их количества и марок, а также условия и порядок заправки дублирующими (резервными) ГСМ и, при необходимости, зарубежными ГСМ;
* объем и последовательность контрольного (внешнего) осмотра изделия;
* правила и порядок осмотра рабочих мест;
* правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию;
* описание положений органов управления и настройки после подготовки изделия к работе и перед включением;
* указания об ориентировании изделия (с приложением схем при необходимости);
* особенности подготовки изделия к использованию из различных состояний (режимов) работы изделия;
* указания о взаимосвязи (соединении) данного изделия с другими изделиями (при необходимости);
* указания по включению и опробованию работы изделия с описанием операций по проверке изделия в работе, в т. ч. с помощью средств измерения, входящих в состав изделия (приводят значения показаний средств измерений, соответствующие установленным режимам работы, и допустимые отклонения от этих значений);
* перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении.

==== Использование изделия по назначению

Тема «Использование изделия по назначению» будет содержать следующие блоки:

* порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач применения изделия;
* порядок контроля работоспособности изделия в целом с описанием методик измерений, регулирования (настройки), наладки изделия, а также схем соединения изделия со средствами измерений и вспомогательными устройствами, используемыми для измерений;
* перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их возникновении;
* перечень режимов работы изделия, а также характеристики основных режимов работы;
* порядок и правила перевода изделия с одного режима работы на другой с указанием необходимого для этого времени;
* порядок приведения изделия в исходное положение;
* порядок выключения изделия, содержание и последовательность осмотра изделия после окончания работы;
* порядок замены, пополнения и контроля качества (при необходимости) ГСМ;
* меры безопасности при использовании изделия по назначению. При этом должны быть отражены требования, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала, техники и экологическую безопасность проводимых работ.

==== Особенности эксплуатации в тяжелых условиях

При изложении темы «Особенности эксплуатации в тяжелых условиях» учебная информация будет сгруппирована по случаям отказа изделия в тяжелых и экстремальных условиях и условиях, которые могут привести к аварийной ситуации. Тема будет содержать блоки, определяющие действия обучаемого личного состава:

* при отказах систем изделия, способных привести к возникновению аварийных и внештатных ситуаций. Категории внештатных ситуаций — согласно РЭ на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики;
* попадании в аварийные условия эксплуатации;
* экстренной эвакуации обслуживающего персонала;
* пожаре на изделии на различных этапах использования изделия. Каждый блок темы следует начинать с мер безопасности при действиях в экстремальных ситуациях.х.

==== Особенности использования доработанного изделия

В случае применения электронной системы отображения без возможности фильтрации учебного материала по конкретному образцу изделия, то в электронное учебное руководств будет введена тема «Особенности использования доработанного изделия», в которой будут изложены:

* основные конструктивные отличия данного изделия от базового изделия и обусловленные ими изменения в эксплуатационных ограничениях и рекомендациях по эксплуатации;
* особенности выполнения операций на всех этапах подготовки и использования по назначению модифицированного изделия.