== Указатель перекрестных ссылок

Указатель перекрестных ссылок в ЭКИ служит для ускорения поиска изделий в ЭКИ по их рек­визитам при использовании ЭКИ в бумажной форме. Если предполагается применение печатного пред­ставления ЭКИ, то в этом случае указатель будет оформлен в виде таблицы. 

При использовании ЭКИ в электронной форме возможна замена указателя функцией поиска. 

Номенклатура граф (отображаемых на экране и в печатном представлении) будет задана по необ­ходимости.

В указателе перекрестных ссылок должны быть перечислены все изделия, включенные в ЭКИ.

Указатель перекрестных ссылок будет содержать:

* обозначение изделия;
* номенклатурный номер (при необходимости);
* номер раздела (подраздела, пункта);
* обозначение (номер) иллюстрации раздела (подраздела, пункта);
* номер позиции на иллюстрации;
* применяемость.

В указателе перекрестных ссылок обозначения изделий будут размещены в алфавитном порядке (для русского или латинского алфавита), для цифр — в последовательности от 0 до 9.

В элементах данных «Раздел, подраздел, пункт», «Иллюстрация», «Позиция» по каждому обозна­чению детали будут указаны все разделы, подразделы, пункты, иллюстрации и позиции, в которых имеется данная деталь в ЭКИ. 

[.text-center]
*Пример выполнения указателя (вариант 1)*

[%unbreakable,cols="2,2,1,1,1,1"]
|===
.2+^h|Обозначение
.2+^h|Наименование
.2+^h|Раздел, подраздел, пункт 
2+^h|Номер
.2+^h|Применяемость
^h|рисунка 
^h|позиции

|АБВГ.732201.002
|Кронштейн
^|21-20-10
^|14
^|6
^|32643

|
|
^|21-40-20
^|3
^|9
^|32643

|АБВГ.732201.004
|Кронштейн
^|21-20-10
^|14
^|6
^|

|
|
^|21-40-20
^|3
^|8
^|

|АБВГ.733211.001
|Подкос (лев.)
^|38-30-70
^|25
^|—
^|

|АБВГ.301311.001
|Подкос опоры (прав.)
^|38-30-70
^|25
^|5
^|

|АБВГ.301311.002
|Подкос опоры (лев.)
^|38-30-70
^|25
^|8
^|

|АБВГ.301712.001
|Ферма подкоса (прав.)
^|38-30-70
^|25
^|6
^|

|АБВГ.301712.002
|Ферма подкоса (лев.)
^|38-30-70
^|25
^|12
^|
|===

[.text-center]
*Пример выполнения указателя (вариант 2)*

[%unbreakable,cols="2,1,2,2,1,1"]
|===
^h|Обозначение
^h|Раздел, подраздел, пункт
^h|Номенклатурный номер
^h|Наименование
^h|Номер рисунка, позиции
^h|Применяемость

^|АБВГ.732201.002
^|21-20-10
^|46ХХХХ-1234567
^|Кронштейн
^|14, 6
^|32643

^|
^|21-40-20
^|—
^|Кронштейн
^|14, 6
^|

^|АБВГ.733211.001
^|38-30-70
^|46ХХХХ-3216453
^|Подкос (лев.)
^|25,-
^|

^|АБВГ.301311.001
^|38-30-70
^|46ХХХХ-3214567
^|..Подкос опоры (прав.)
^|25, 5
^|

^|АБВГ.301311.002
^|38-30-70
^|46ХХХХ-5314567
^|..Подкос опоры (лев.)
^|25, 8
^|

^|АБВГ.301712.001
^|38-30-70
^|—
^|..Ферма подкоса (прав.)
^|25, 6
^|

^|АБВГ.301712.002
^|38-30-70
^|—
^|..Ферма подкоса (лев.)
^|25, 12
^|
|===

Для изделий, по которым были внесены изменения, в элементе данных «Количество в сборочной единице» будет помещаться сокращение «И» (внесено изменение), а в квадратных скобках будет указан номер изменения.

Электронная система отображения будет позволять перемещаться по ссылкам из указателя на соответствующие иллюстра­ции, просматривать дополнительные иллюстрации-вставки и соответствующие позиции в перечне изде­лий.

Указатель перекрестных ссылок для облегчения организации поиска изделий в ЭКИ может быть разделен на две части — алфавитную и цифровую, в зависимости от первого символа в обозначе­нии изделия (соответственно буквы или цифры). В этом случае последовательность размещения в ука­зателе будет следующая: алфавитная часть, цифровая часть.

